Title: E-Modul Pembuatan Catu Daya

Oleh :

LSK ELEKTRONIKA

Tujuan dan Petunjuk Penggunaan

Alat Yang Dipakai

Dibawah ini akan ditayangkan alat yang dipakai untuk pembuatan catu daya, harap diperhatikan di akhir halaman ini akan dilakukan quiz sebagai review bahwa saudara telah memahami materi ini.

Tandai Kata

Ada 5 tools dari Video diatas yang dapat kamu tandai di kalimat-kalimat dibawa ini. Cari dan tandai!

Tools untuk memotong kaki komponen adalah tang_potong . Solder adalah alat untuk pemanaskan timah. Untuk membuka sekrup kita menggunakan obeng_plus, dan obeng_min . Tang_Lancip dipergunakan untuk meluruskan kaki komponen atau membantu menarik ke PCB.
A: tang_potong; Solder; obeng_plus; obeng_min; Tang_Lancip

Alat Ukur

Dibawah ini akan ditayangkan alat ukur yang dipakai untuk pembuatan catu daya, harap diperhatikan di akhir halaman ini akan dilakukan quiz sebagai review bahwa saudara telah memahami materi ini.

Isi kotak kosong

Isi kotak kosong dibawah ini dengan kata yang tepat !

Q: Alat ukur AVO meter dapat mengukur tegangan jala-jala listrik  yang kita sebut sebagai tegangan [...] dan tegangan batre yang kita sebut tegangan [...].

Untuk memeriksa tegangan listrik yang ada di dalam kabel pada tembok kita memakai fitur [...]..

Kabel probe berwarna [...] dipergunakan untuk memeriksa kutub positif. Sedangkan probe berwana [...] dipergunakan untuk memeriksa kutub negatif.
A: AC; DC; NCV; merah; hitam

Komponen

Dibawah ini akan dijelaskan komponen yang dipakai pada pembuatan catu daya. Penjelasan komponen akan diberikan dalam bentuk video, sekaligus juga nanti dijelaskan bagaimana memakai alat ukur untuk memastikan bahwa komponen tersebut berfungsi dengan baik. Harap diperhatikan di akhir halaman ini akan dilakukan quiz sebagai review bahwa saudara telah memahami materi ini.

Image Hotspots

Single Choice Set

Q: Kapasitor adalah komponen elektronik yang dapat menyimpan dan melepaskan energi dalam bentuk:
- Tegangan listrik (correct)
- Arus listrik
- Panas
- Cahaya

Q: Transformator adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk:
- Mengubah tegangan listrik (correct)
- Menyimpan energi listrik
- Mengubah energi kinetik menjadi energi listrik
- Menghasilkan arus listrik

Q: Bagaimana potensiometer berbeda dari resistor biasa?
- Potensiometer memiliki nilai resistansi yang dapat diubah (correct)
- Potensiometer memiliki nilai resistansi yang tetap
- Potensiometer tidak memiliki nilai resistansi
- Potensiometer hanya digunakan pada frekuensi tinggi

Q: Apa fungsi utama dari resistor dalam rangkaian listrik?
- Membatasi arus listrik (correct)
- Menghasilkan energi listrik
- Menyimpan energi listrik
- Memperkuat tegangan listrik

Q: Dioda adalah komponen semikonduktor yang memungkinkan arus listrik melewati hanya dalam satu arah. Fungsi utama dioda adalah :
- Mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah (correct)
- Membatasi tegangan
- Memperkuat arus
- Mengubah energi listrik menjadi energi panas

Catu Daya Setengah Gelombang

Dibawah ini akan diperlihatkan diagram/ skema pembuatan catu daya setengah gelombang, harap diperhatikan di akhir halaman ini akan dilakukan quiz sebagai review bahwa saudara telah memahami materi ini.

Penyearah setengah gelombang (half-wave rectifier) dapat digunakan untuk mendapatkan catu daya DC yang terstabilkan dari sinyal AC setengah gelombang. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan penyearah setengah gelombang dapat menghasilkan tingkat ripple yang lebih tinggi dibandingkan dengan penyearah gelombang penuh.

Berikut adalah skema rangkaian :

True/False Question1

Q: Catu daya setengah gelombang adalah Rangkaian elektronik yang menyediakan tegangan DC dari sumber AC setengah gelombang
A: true

True/False Question2

Q: Catu daya setengah gelombang memproses sinyal masukan AC membuat sinyal keluaran memiliki frekuensi dua kali lipat sinyal masukan
A: false

True/False Question3

Q: Komponen utama dalam catu daya setengah gelombang adalah Induktor dan kapasitor
A: false

True/False Question4

Q: Keuntungan menggunakan catu daya setengah gelombang adalah Efisiensi konversi energi yang tinggi
A: false

True/False Question5

Q: Kekurangan utama dari catu daya setengah gelombang Memiliki ripple tegangan yang tinggi.
A: true

Catu Daya Gelombang Penuh

Dibawah ini akan diperlihatkan diagram/ skema pembuatan catu daya gelombang penuh, harap diperhatikan di akhir halaman ini akan dilakukan quiz sebagai review bahwa saudara telah memahami materi ini.

Penyearah gelombang penuh (full-wave rectifier) dapat menghasilkan catu daya DC yang terstabilkan dari sinyal AC. Dalam penyearah gelombang penuh, sinyal AC diubah menjadi sinyal DC gelombang penuh, sehingga dapat memberikan keluaran yang lebih halus dan memiliki tingkat ripple yang lebih rendah dibandingkan penyearah setengah gelombang.

Berikut adalah skema rangkaian yang menggabungkan penyearah gelombang penuh :

Multiple Choice1

Q: Apa yang dimaksud dengan catu daya gelombang penuh?
- Sebuah metode untuk mengonversi energi listrik menjadi energi panas.
- Rangkaian elektronik yang menyediakan tegangan DC dari sumber AC setengah gelombang
- Rangkaian elektronik yang menyediakan tegangan DC dari sumber AC gelombang penuh (correct)
- Proses mengubah sinyal sinusoidal menjadi gelombang segitiga

Multiple Choice2

Q: Komponen utama dalam catu daya gelombang penuh adalah:
- Kapasitor dan resistor
- Dioda dan trafo (correct)
- Transistor dan resistor
- Induktor dan kapasitor

Multiple Choice3

Q: Keuntungan menggunakan catu daya gelombang penuh adalah
- Tegangan DC yang dihasilkan lebih stabil (correct)
- Efisiensi konversi energi yang tinggi
- Harga komponen yang murah
- Mudah digunakan pada aplikasi frekuensi tinggi

Catu Daya Setengah Gelombang Dengan Anti Ripple dan Adj. Regulator

Dibawah ini akan diperlihatkan diagram/ skema pembuatan catu daya setengah gelombang dengan Anti Ripple dan Adj. Regulator, harap diperhatikan di akhir halaman ini akan dilakukan quiz sebagai review bahwa saudara telah memahami materi ini.

Penjelasan komponen dalam skema rangkaian:

1. Dioda Penyearah: Komponen ini mengubah sinyal AC setengah gelombang menjadi sinyal DC gelombang penuh, menghilangkan komponen negatif dari sinyal AC.

2. LM317 (IC Regulator Tegangan): LM317 adalah IC regulator tegangan variabel yang dapat diatur untuk memberikan tegangan keluaran yang tetap. Ini membantu untuk mempertahankan tegangan keluaran pada tingkat yang diinginkan.

3. Kapasitor Filter: Diletakkan setelah penyearah dan sebelum LM317, kapasitor ini berfungsi sebagai filter untuk meratakan tegangan DC dan mengurangi tingkat ripple pada keluaran.

4. Resistor: Diletakkan antara pin adjust dan output pada LM317, resistor ini berkontribusi pada pengaturan tegangan keluaran yang diinginkan bersama dengan resistor potensiometer (jika digunakan).

5. Resistor Potensiometer Resistor potensiometer dapat digunakan untuk mengatur tegangan keluaran LM317 secara variabel.

Perlu diperhatikan bahwa penggunaan penyearah setengah gelombang dapat menimbulkan tingkat ripple yang lebih tinggi pada keluaran, sehingga penggunaan filter tambahan seperti kapasitor besar sangat disarankan. Selain itu, pastikan untuk mengikuti pedoman datasheet LM317 dan komponen lainnya untuk pengaturan yang benar dan penggunaan yang aman.

Drag and Drop

- Dioda
- Transformator
- Elco
- LM317
- Potensio
- Capasitor
Q: Dioda
A: Dioda
Q: Transformator
A: Transformator
Q: Elco
A: Elco
Q: LM 317
A: LM317
Q: Transformator
A: Potensio
Q: Capasitor
A: Capasitor

Catu Daya Gelombang Penuh Dengan Anti Ripple dan Adj. Regulator

Dibawah ini akan diperlihatkan diagram/ skema pembuatan catu daya gelombang penuh dengan Anti Ripple dan Adj. Regulator, harap diperhatikan di akhir halaman ini akan dilakukan quiz sebagai review bahwa saudara telah memahami materi ini.

Penjelasan komponen dalam skema rangkaian:

1. Full-Wave Rectifier (Penyearah Gelombang Penuh): Komponen ini mengubah sinyal AC menjadi sinyal DC gelombang penuh. Dalam konfigurasi umum, ini bisa berupa jembatan dioda seperti pada penyearah gelombang penuh dengan empat dioda.

2. LM317 (IC Regulator Tegangan): LM317 adalah IC regulator tegangan variabel yang dapat diatur untuk memberikan tegangan keluaran yang tetap. Ini membantu untuk mempertahankan tegangan keluaran pada tingkat yang diinginkan.

3. Kapasitor Filter:*Diletakkan setelah penyearah dan sebelum LM317, kapasitor ini berfungsi sebagai filter untuk meratakan tegangan DC dan mengurangi tingkat ripple pada keluaran.

4. Resistor: Diletakkan antara pin adjust dan output pada LM317, resistor ini dapat digunakan untuk memberikan pengaturan tegangan keluaran yang diinginkan bersama dengan resistor potensiometer (jika digunakan).

5. Resistor Potensiometer Resistor potensiometer digunakan untuk mengatur tegangan keluaran LM317 secara variabel.

Dengan menggunakan penyearah gelombang penuh, kita mendapatkan keuntungan dari output DC yang lebih halus, dan kemudian LM317 membantu untuk menstabilkan tegangan keluaran sesuai dengan kebutuhan. Pastikan untuk mengikuti pedoman datasheet LM317 dan komponen lainnya untuk pengaturan yang benar dan penggunaan yang aman.

Perlu diingat bahwa nilai resistansi (ohm) dan daya (watt) resistor harus dipilih dengan benar sesuai dengan kebutuhan spesifik dalam rangkaian elektronik.

Image Choice

Pilihlah 5 Komponen yang dijadikan bahan pada rangkaian diatas

Gambar-Gambar PCB

Dibawah ini akan diperlihatkan beberapa gambar PCB dilihat dari berbagai sudut, harap diperhatikan di akhir halaman ini diperlihatkan sebuah animasi penempatan komponen pada PCB

Klik Disini Untuk Melihat Animasi Penempatan Komponen pada PCB

Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja dalam penyolderan alat elektronika sangat penting untuk melindungi pekerja dari risiko cedera dan memastikan kualitas hasil kerja. Berikut adalah beberapa standar keselamatan kerja yang umumnya diterapkan dalam industri penyolderan elektronika:

1. Penggunaan Peralatan Pelindung Diri (APD):

   Pastikan bahwa pekerja menggunakan peralatan pelindung diri seperti kacamata keselamatan, sarung tangan tahan panas, dan pakaian pelindung untuk melindungi tubuh dari percikan solder, debu, dan panas.

2. Ventilasi yang Baik:

   Pastikan area kerja memiliki ventilasi yang memadai untuk menghindari paparan pekerja terhadap asap berbahaya yang dihasilkan selama proses penyolderan. Penggunaan alat penyedot asap atau sistem ventilasi lokal dapat membantu meminimalkan risiko.

3. Pelatihan dan Sertifikasi:

   Pastikan bahwa pekerja yang melakukan penyolderan telah menerima pelatihan yang memadai dan memiliki sertifikasi sesuai dengan standar industri. Ini dapat mencakup penanganan peralatan, pengenalan bahan kimia, dan tata cara keselamatan lainnya.

4. Penyimpanan Bahan Kimia:

   Pastikan bahan kimia seperti solder dan pembersih bersifat aman disimpan dan ditangani sesuai dengan pedoman keselamatan yang berlaku.

5. Pencegahan Kebakaran:

   Hindari penumpukan bahan mudah terbakar di sekitar area kerja. Pastikan keberadaan pemadam kebakaran yang mudah diakses dan pekerja tahu cara menggunakannya.

6. Kontrol ESD (Electrostatic Discharge):

   Lindungi komponen elektronika sensitif dari kerusakan akibat disekat statis dengan menerapkan langkah-langkah pengendalian ESD, seperti menggunakan perangkat perlindungan dan lantai khusus.

7. Pemeliharaan Peralatan:

   Pastikan bahwa peralatan penyolderan tetap dalam kondisi baik dan rutin diperiksa untuk mencegah potensi kegagalan yang dapat menyebabkan kecelakaan.

8. Tanda Peringatan dan Informasi Keselamatan:

   Pasang tanda peringatan dan informasi keselamatan di area kerja yang jelas dan mudah dibaca agar pekerja dan pengunjung dapat memahami potensi risiko dan tindakan pencegahan.

9. Pengaturan Kerja yang Ergonomis:

   Atur area kerja agar ergonomis, meminimalkan kelelahan dan cedera akibat posisi kerja yang tidak nyaman atau repetitif.

Penting untuk selalu merujuk pada standar keselamatan kerja setempat dan mengikuti pedoman produsen peralatan ketika melakukan penyolderan alat elektronika.

Penutup